
diff -r 000000000000 -r a03f92240627 stif/TestServer/eabi/StifTestServeru.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/stif/TestServer/eabi/StifTestServeru.def	Tue Feb 02 01:57:15 2010 +0200
@@ -0,0 +1,63 @@
+EXPORTS
+	_Z14StartNewServerRK4TBufILi256EERS0_ @ 1 NONAME
+	_Z14StartNewServerRK4TBufILi256EERS0_i10RSemaphore @ 2 NONAME
+	_ZN11RTestModule12GetTestCasesER15CFixedFlatArrayI13TTestCaseInfoE @ 3 NONAME
+	_ZN11RTestModule17ErrorNotificationER5TPckgI18TErrorNotificationER14TRequestStatus @ 4 NONAME
+	_ZN11RTestModule18CancelAsyncRequestEi @ 5 NONAME
+	_ZN11RTestModule18EnumerateTestCasesER7TDesC16R8TPckgBufIiER14TRequestStatus @ 6 NONAME
+	_ZN11RTestModule4OpenER11RTestServerR4TBufILi256EE @ 7 NONAME
+	_ZN11RTestModule5CloseEv @ 8 NONAME
+	_ZN11RTestServer5CloseEv @ 9 NONAME
+	_ZN11RTestServer7ConnectERK4TBufILi256EERK7TDesC16 @ 10 NONAME
+	_ZN11RTestServerC1Ev @ 11 NONAME
+	_ZN11RTestServerC2Ev @ 12 NONAME
+	_ZN14RTestExecution11NotifyEventER5TPckgI8TEventIfER14TRequestStatusi @ 13 NONAME
+	_ZN14RTestExecution11RunTestCaseER5TPckgI15TFullTestResultER14TRequestStatus @ 14 NONAME
+	_ZN14RTestExecution14NotifyProgressER5TPckgI13TTestProgressER14TRequestStatus @ 15 NONAME
+	_ZN14RTestExecution15NotifyRemoteCmdER5TPckgI12TStifCommandERS0_IiER14TRequestStatus @ 16 NONAME
+	_ZN14RTestExecution17ReadRemoteCmdInfoER5TDes812TStifCommandi @ 17 NONAME
+	_ZN14RTestExecution18CancelAsyncRequestEi @ 18 NONAME
+	_ZN14RTestExecution4OpenER11RTestServeriRK4TBufILi256EE @ 19 NONAME
+	_ZN14RTestExecution5CloseEv @ 20 NONAME
+	_ZN14RTestExecution5PauseEv @ 21 NONAME
+	_ZN14RTestExecution6ResumeEv @ 22 NONAME
+	_ZNK11RTestServer7VersionEv @ 23 NONAME
+	_ZTI11CPrintQueue @ 24 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI11CRcvHandler @ 25 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI11CSndHandler @ 26 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI11CTestModule @ 27 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI11CTestServer @ 28 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI11CUnderTaker @ 29 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI13CEventHandler @ 30 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI13CPrintHandler @ 31 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CTestExecution @ 32 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI18CErrorPrintHandler @ 33 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI20CTestModuleContainer @ 34 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI20CTestThreadContainer @ 35 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV11CPrintQueue @ 36 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV11CRcvHandler @ 37 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV11CSndHandler @ 38 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV11CTestModule @ 39 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV11CTestServer @ 40 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV11CUnderTaker @ 41 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV13CEventHandler @ 42 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV13CPrintHandler @ 43 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CTestExecution @ 44 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV18CErrorPrintHandler @ 45 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV20CTestModuleContainer @ 46 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV20CTestThreadContainer @ 47 NONAME ; #<VT>#
+	_ZN11RTestServer17GetServerThreadIdER9TThreadId @ 48 NONAME
+	_ZN14RTestExecution13NotifyCommandER5TPckgI8TCommandER5TBuf8ILi50EER14TRequestStatusi @ 49 NONAME
+	_Z14StartNewServerRK4TBufILi256EERS0_i10RSemaphoreiP33CTestThreadContainerRunnerFactory @ 50 NONAME
+	_ZN20CTestThreadContainer13GetUiEnvProxyEv @ 51 NONAME
+	_ZN20CTestThreadContainer9UITestingEv @ 52 NONAME
+	_ZN26CTestThreadContainerRunner4NewLE9TThreadIdP16CActiveScheduler @ 53 NONAME
+	_ZN33CTestThreadContainerRunnerFactory4NewLE9TThreadIdP16CActiveSchedulerP11CUiEnvProxy @ 54 NONAME
+	_ZTI26CTestThreadContainerRunner @ 55 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI33CTestThreadContainerRunnerFactory @ 56 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV26CTestThreadContainerRunner @ 57 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV33CTestThreadContainerRunnerFactory @ 58 NONAME ; #<VT>#
+	_ZN14RTestExecution14NotifyCommand2ER5TPckgI8TCommandER5TDes8R14TRequestStatusi @ 59 NONAME
+	_ZTI11CCommandDef @ 60 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV11CCommandDef @ 61 NONAME ; #<VT>#
+




