
diff -r 7fdc9a71d314 -r 8ad140f3dd41 stif/TestScripter/eabi/testscripteru.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/stif/TestScripter/eabi/testscripteru.def	Wed Oct 13 16:17:58 2010 +0300
@@ -0,0 +1,21 @@
+EXPORTS
+	_Z9LibEntryLv @ 1 NONAME
+	_ZTI11CTestRunner @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI11TTestObject @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI13CDefinedValue @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI13CTestContinue @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI13CTestScripter @ 6 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15TTestObjectBase @ 7 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI17TTestObjectKernel @ 8 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV11CTestRunner @ 9 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV11TTestObject @ 10 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV13CDefinedValue @ 11 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV13CTestContinue @ 12 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV13CTestScripter @ 13 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15TTestObjectBase @ 14 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV17TTestObjectKernel @ 15 NONAME ; #<VT>#
+	_ZN13CTestScripter16GetConstantValueERK7TDesC16R6TDes16 @ 16 NONAME
+	_ZN13CTestScripter20SetResultDescriptionERK7TDesC16 @ 17 NONAME
+	_ZN13CTestScripter13GetLocalValueERK7TDesC16R6TDes16 @ 18 NONAME
+	_ZN13CTestScripter13SetLocalValueERK7TDesC16S2_ @ 19 NONAME
+




