
diff -r 7fdc9a71d314 -r 8ad140f3dd41 analyzetool/dynamicmemoryhook/eabi/atoolmemoryhooku.def
--- a/analyzetool/dynamicmemoryhook/eabi/atoolmemoryhooku.def	Wed Sep 15 13:53:27 2010 +0300
+++ b/analyzetool/dynamicmemoryhook/eabi/atoolmemoryhooku.def	Wed Oct 13 16:17:58 2010 +0300
@@ -1,18 +1,16 @@
 EXPORTS
 	_ZN10CustomUser11SetCriticalEN4User9TCriticalE @ 1 NONAME
-	_ZN10CustomUser15SetupThreadHeapEiR24SStdEpocThreadCreateInfoRK4TBufILi256EES5_mmRKS2_ILi20EEmm11TRefByValueIK7TDesC16Ez @ 2 NONAME
-	_ZN10CustomUser16InstallAllocatorEiRK4TBufILi256EES3_mmmmRK6TDesC8S6_ @ 3 NONAME
+	_ZN10CustomUser15SetupThreadHeapEiR24SStdEpocThreadCreateInfoRK4TBufILi256EEmmRKS2_ILi20EEmm11TRefByValueIK7TDesC16Ez @ 2 NONAME
+	_ZN10CustomUser16InstallAllocatorEiRK4TBufILi256EEmmmm @ 3 NONAME
 	_ZN10CustomUser18SetProcessCriticalEN4User9TCriticalE @ 4 NONAME
 	_ZN10CustomUser4ExitEi @ 5 NONAME
 	_ZN10CustomUser5PanicERK7TDesC16i @ 6 NONAME
-	_ZTI10RATFileLog @ 7 NONAME
-	_ZTI20CLibraryEventHandler @ 8 NONAME
-	_ZTI21RAnalyzeToolAllocator @ 9 NONAME
-	_ZTI25RAnalyzeToolMainAllocator @ 10 NONAME
-	_ZTI27RAnalyzeToolMemoryAllocator @ 11 NONAME
-	_ZTV10RATFileLog @ 12 NONAME
-	_ZTV20CLibraryEventHandler @ 13 NONAME
-	_ZTV21RAnalyzeToolAllocator @ 14 NONAME
-	_ZTV25RAnalyzeToolMainAllocator @ 15 NONAME
-	_ZTV27RAnalyzeToolMemoryAllocator @ 16 NONAME
+	_ZTI20CLibraryEventHandler @ 7 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI21RAnalyzeToolAllocator @ 8 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI25RAnalyzeToolMainAllocator @ 9 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI27RAnalyzeToolMemoryAllocator @ 10 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV20CLibraryEventHandler @ 11 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV21RAnalyzeToolAllocator @ 12 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV25RAnalyzeToolMainAllocator @ 13 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV27RAnalyzeToolMemoryAllocator @ 14 NONAME ; #<VT>#
 




