
diff -r 86a2e675b80a -r 813b186005b6 stif/TestScripter/eabi/testscripteru.def
--- a/stif/TestScripter/eabi/testscripteru.def	Mon Jun 28 15:36:07 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,21 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z9LibEntryLv @ 1 NONAME
-	_ZTI11CTestRunner @ 2 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI11TTestObject @ 3 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI13CDefinedValue @ 4 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI13CTestContinue @ 5 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI13CTestScripter @ 6 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI15TTestObjectBase @ 7 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI17TTestObjectKernel @ 8 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV11CTestRunner @ 9 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV11TTestObject @ 10 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV13CDefinedValue @ 11 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV13CTestContinue @ 12 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV13CTestScripter @ 13 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV15TTestObjectBase @ 14 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV17TTestObjectKernel @ 15 NONAME ; #<VT>#
-	_ZN13CTestScripter16GetConstantValueERK7TDesC16R6TDes16 @ 16 NONAME
-	_ZN13CTestScripter20SetResultDescriptionERK7TDesC16 @ 17 NONAME
-	_ZN13CTestScripter13GetLocalValueERK7TDesC16R6TDes16 @ 18 NONAME
-	_ZN13CTestScripter13SetLocalValueERK7TDesC16S2_ @ 19 NONAME
-




