
diff -r 86a2e675b80a -r 813b186005b6 stif/TestModuleTemplates/HardCodedTestModuleXXX/eabi/HardCodedTestModuleXXXu.def
--- a/stif/TestModuleTemplates/HardCodedTestModuleXXX/eabi/HardCodedTestModuleXXXu.def	Mon Jun 28 15:36:07 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,4 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z9LibEntryLv @ 1 NONAME
-	_Z15SetRequirementsRP16CTestModuleParamRm @ 2 NONAME
-




