
diff -r 185201be11b0 -r 516af714ebb4 perfsrv/analyzetool/dynamicmemoryhook/eabi/atoolmemoryhooku.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/perfsrv/analyzetool/dynamicmemoryhook/eabi/atoolmemoryhooku.def	Fri Sep 17 08:38:31 2010 +0300
@@ -0,0 +1,18 @@
+EXPORTS
+	_ZN10CustomUser11SetCriticalEN4User9TCriticalE @ 1 NONAME
+	_ZN10CustomUser15SetupThreadHeapEiR24SStdEpocThreadCreateInfoRK4TBufILi256EES5_mmRKS2_ILi20EEmm11TRefByValueIK7TDesC16Ez @ 2 NONAME
+	_ZN10CustomUser16InstallAllocatorEiRK4TBufILi256EES3_mmmmRK6TDesC8S6_ @ 3 NONAME
+	_ZN10CustomUser18SetProcessCriticalEN4User9TCriticalE @ 4 NONAME
+	_ZN10CustomUser4ExitEi @ 5 NONAME
+	_ZN10CustomUser5PanicERK7TDesC16i @ 6 NONAME
+	_ZTI10RATFileLog @ 7 NONAME
+	_ZTI20CLibraryEventHandler @ 8 NONAME
+	_ZTI21RAnalyzeToolAllocator @ 9 NONAME
+	_ZTI25RAnalyzeToolMainAllocator @ 10 NONAME
+	_ZTI27RAnalyzeToolMemoryAllocator @ 11 NONAME
+	_ZTV10RATFileLog @ 12 NONAME
+	_ZTV20CLibraryEventHandler @ 13 NONAME
+	_ZTV21RAnalyzeToolAllocator @ 14 NONAME
+	_ZTV25RAnalyzeToolMainAllocator @ 15 NONAME
+	_ZTV27RAnalyzeToolMemoryAllocator @ 16 NONAME
+




