
diff -r f5d4820de50d -r 4fde310f06fe stif/TestInterface/eabi/StifTestInterfaceu.def
--- a/stif/TestInterface/eabi/StifTestInterfaceu.def	Tue May 25 18:01:01 2010 +0300
+++ b/stif/TestInterface/eabi/StifTestInterfaceu.def	Mon Jun 14 11:37:33 2010 +0300
@@ -183,4 +183,5 @@
 	_ZN11CScriptBase13SetLocalValueERK7TDesC16S2_ @ 182 NONAME
 	_ZN11CScriptBase13SetLocalValueERK7TDesC16d @ 183 NONAME
 	_ZN11CScriptBase13SetLocalValueERK7TDesC16i @ 184 NONAME
+	_ZNK13CTestModuleIf20GetTestCaseArgumentsEv @ 185 NONAME
 




