
diff -r f5d4820de50d -r 4fde310f06fe stif/DemoModule/BMARM/Demomoduleu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/stif/DemoModule/BMARM/Demomoduleu.def	Mon Jun 14 11:37:33 2010 +0300
@@ -0,0 +1,4 @@
+EXPORTS
+	LibEntryL__Fv @ 1 NONAME R3UNUSED ; LibEntryL(void)
+	SetRequirements__FRP16CTestModuleParamRUl @ 2 NONAME R3UNUSED ; SetRequirements(CTestModuleParam *&, unsigned long &)
+




