
diff -r 7259cf1302ad -r 169364e7e4b4 hti/HtiCommPlugins/HtiIPCommPlugin/eabi/HtiIPCommInterfaceu.def
--- a/hti/HtiCommPlugins/HtiIPCommPlugin/eabi/HtiIPCommInterfaceu.def	Tue Jul 06 16:05:13 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,13 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN16RHtiIPCommServer10CancelSendEv @ 1 NONAME
-	_ZN16RHtiIPCommServer13CancelReceiveEv @ 2 NONAME
-	_ZN16RHtiIPCommServer4SendERK6TDesC8R14TRequestStatus @ 3 NONAME
-	_ZN16RHtiIPCommServer5CloseEv @ 4 NONAME
-	_ZN16RHtiIPCommServer7ConnectEv @ 5 NONAME
-	_ZN16RHtiIPCommServer7ReceiveER5TDes8R14TRequestStatus @ 6 NONAME
-	_ZN16RHtiIPCommServerC1Ev @ 7 NONAME
-	_ZN16RHtiIPCommServerC2Ev @ 8 NONAME
-	_ZNK16RHtiIPCommServer17GetSendBufferSizeEv @ 9 NONAME
-	_ZNK16RHtiIPCommServer20GetReceiveBufferSizeEv @ 10 NONAME
-	_ZNK16RHtiIPCommServer7VersionEv @ 11 NONAME
-




