
diff -r 7259cf1302ad -r 169364e7e4b4 hti/HtiCommPlugins/HtiBtCommPlugin/BWINS/HtiBtCommInterfaceu.def
--- a/hti/HtiCommPlugins/HtiBtCommPlugin/BWINS/HtiBtCommInterfaceu.def	Tue Jul 06 16:05:13 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,13 +0,0 @@
-EXPORTS
-	??0RHtiBtCommInterface@@QAE@XZ @ 1 NONAME ; RHtiBtCommInterface::RHtiBtCommInterface(void)
-	?CancelReceive@RHtiBtCommInterface@@QAEXXZ @ 2 NONAME ; void RHtiBtCommInterface::CancelReceive(void)
-	?CancelSend@RHtiBtCommInterface@@QAEXXZ @ 3 NONAME ; void RHtiBtCommInterface::CancelSend(void)
-	?Close@RHtiBtCommInterface@@QAEXXZ @ 4 NONAME ; void RHtiBtCommInterface::Close(void)
-	?Connect@RHtiBtCommInterface@@QAEHAAVTDesC8@@H@Z @ 5 NONAME ; int RHtiBtCommInterface::Connect(class TDesC8 &, int)
-	?GetPortNumber@RHtiBtCommInterface@@QBEHXZ @ 6 NONAME ; int RHtiBtCommInterface::GetPortNumber(void) const
-	?GetReceiveBufferSize@RHtiBtCommInterface@@QBEHXZ @ 7 NONAME ; int RHtiBtCommInterface::GetReceiveBufferSize(void) const
-	?GetSendBufferSize@RHtiBtCommInterface@@QBEHXZ @ 8 NONAME ; int RHtiBtCommInterface::GetSendBufferSize(void) const
-	?Receive@RHtiBtCommInterface@@QAEXAAVTDes8@@AAVTRequestStatus@@@Z @ 9 NONAME ; void RHtiBtCommInterface::Receive(class TDes8 &, class TRequestStatus &)
-	?Send@RHtiBtCommInterface@@QAEXABVTDesC8@@AAVTRequestStatus@@@Z @ 10 NONAME ; void RHtiBtCommInterface::Send(class TDesC8 const &, class TRequestStatus &)
-	?Version@RHtiBtCommInterface@@QBE?AVTVersion@@XZ @ 11 NONAME ; class TVersion RHtiBtCommInterface::Version(void) const
-




