
diff -r 1c75ea0eb44d -r 0d72cc2a29a3 stif/TestInterface/eabi/StifTestInterfaceu.def
--- a/stif/TestInterface/eabi/StifTestInterfaceu.def	Fri Jun 11 15:16:26 2010 +0300
+++ b/stif/TestInterface/eabi/StifTestInterfaceu.def	Wed Jun 23 19:59:05 2010 +0300
@@ -183,4 +183,5 @@
 	_ZN11CScriptBase13SetLocalValueERK7TDesC16S2_ @ 182 NONAME
 	_ZN11CScriptBase13SetLocalValueERK7TDesC16d @ 183 NONAME
 	_ZN11CScriptBase13SetLocalValueERK7TDesC16i @ 184 NONAME
+	_ZNK13CTestModuleIf20GetTestCaseArgumentsEv @ 185 NONAME
 




