
diff -r 1c75ea0eb44d -r 0d72cc2a29a3 stif/TestEngine/eabi/StifTestEngineu.def
--- a/stif/TestEngine/eabi/StifTestEngineu.def	Fri Jun 11 15:16:26 2010 +0300
+++ b/stif/TestEngine/eabi/StifTestEngineu.def	Wed Jun 23 19:59:05 2010 +0300
@@ -110,4 +110,5 @@
 	_ZTV21CTestEngineSubSession @ 109 NONAME ; #<VT>#
 	_ZN26CSTIFTestFrameworkSettings10GetFormatLEP18CStifSectionParser7TPtrC16RN11CStifLogger11TLoggerTypeERi @ 110 NONAME
 	_ZN11RTestEngine29AddTestCaseResultToTestReportERK9TTestInfoRK15TFullTestResulti @ 111 NONAME
+	_ZN9RTestCase11RunTestCaseER5TPckgI15TFullTestResultERK7TDesC16R14TRequestStatus @ 112 NONAME
 




