
diff -r 3406c99bc375 -r 07b41fa8d1dd stif/TestModuleTemplates/TestModuleXXX/Bmarm/TESTMODULEXXXU.DEF
--- a/stif/TestModuleTemplates/TestModuleXXX/Bmarm/TESTMODULEXXXU.DEF	Thu Jul 15 20:25:38 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,4 +0,0 @@
-EXPORTS
-	LibEntryL__Fv @ 1 NONAME R3UNUSED ; LibEntryL(void)
-	SetRequirements__FRP16CTestModuleParamRUl @ 2 NONAME R3UNUSED ; SetRequirements(CTestModuleParam *&, unsigned long &)
-




