
diff -r d15a50675083 -r c0a997472b1c linklayerprotocols/ethernetnif/eabi/ethprotou.def
--- a/linklayerprotocols/ethernetnif/eabi/ethprotou.def	Thu May 27 14:26:17 2010 +0300
+++ b/linklayerprotocols/ethernetnif/eabi/ethprotou.def	Fri Jun 11 15:15:43 2010 +0300
@@ -89,7 +89,7 @@
 	_ZThn80_N14CLANLinkCommon11GetControlLERK6TDesC8 @ 88 NONAME ABSENT
 	_ZThn80_N14CLANLinkCommon5BindLERK6TDesC8PN5ESock18MUpperDataReceiverEPNS3_13MUpperControlE @ 89 NONAME ABSENT
 	_ZThn80_N14CLANLinkCommon6UnbindEPN5ESock18MUpperDataReceiverEPNS0_13MUpperControlE @ 90 NONAME ABSENT
-	_ZThn96_N14CLANLinkCommon11GetControlLERK6TDesC8 @ 91 NONAME
-	_ZThn96_N14CLANLinkCommon5BindLERK6TDesC8PN5ESock18MUpperDataReceiverEPNS3_13MUpperControlE @ 92 NONAME
-	_ZThn96_N14CLANLinkCommon6UnbindEPN5ESock18MUpperDataReceiverEPNS0_13MUpperControlE @ 93 NONAME
+	_ZThn100_N14CLANLinkCommon11GetControlLERK6TDesC8 @ 91 NONAME
+	_ZThn100_N14CLANLinkCommon5BindLERK6TDesC8PN5ESock18MUpperDataReceiverEPNS3_13MUpperControlE @ 92 NONAME
+	_ZThn100_N14CLANLinkCommon6UnbindEPN5ESock18MUpperDataReceiverEPNS0_13MUpperControlE @ 93 NONAME
 




