
diff -r 2129f10626ba -r 23b59305592d linklayerprotocols/ethernetnif/eabi/ethprotou.def
--- a/linklayerprotocols/ethernetnif/eabi/ethprotou.def	Tue May 11 17:38:48 2010 +0300
+++ b/linklayerprotocols/ethernetnif/eabi/ethprotou.def	Tue May 25 14:22:18 2010 +0300
@@ -89,7 +89,7 @@
 	_ZThn80_N14CLANLinkCommon11GetControlLERK6TDesC8 @ 88 NONAME ABSENT
 	_ZThn80_N14CLANLinkCommon5BindLERK6TDesC8PN5ESock18MUpperDataReceiverEPNS3_13MUpperControlE @ 89 NONAME ABSENT
 	_ZThn80_N14CLANLinkCommon6UnbindEPN5ESock18MUpperDataReceiverEPNS0_13MUpperControlE @ 90 NONAME ABSENT
-	_ZThn96_N14CLANLinkCommon11GetControlLERK6TDesC8 @ 91 NONAME
-	_ZThn96_N14CLANLinkCommon5BindLERK6TDesC8PN5ESock18MUpperDataReceiverEPNS3_13MUpperControlE @ 92 NONAME
-	_ZThn96_N14CLANLinkCommon6UnbindEPN5ESock18MUpperDataReceiverEPNS0_13MUpperControlE @ 93 NONAME
+	_ZThn100_N14CLANLinkCommon11GetControlLERK6TDesC8 @ 91 NONAME
+	_ZThn100_N14CLANLinkCommon5BindLERK6TDesC8PN5ESock18MUpperDataReceiverEPNS3_13MUpperControlE @ 92 NONAME
+	_ZThn100_N14CLANLinkCommon6UnbindEPN5ESock18MUpperDataReceiverEPNS0_13MUpperControlE @ 93 NONAME
 




