
diff -r c36d67f77f75 -r eb1e5d7cc688 mmlibs/mmfw/tsrc/mmfunittest/eabi/TSU_MMFMIDICLNT.DEF
--- a/mmlibs/mmfw/tsrc/mmfunittest/eabi/TSU_MMFMIDICLNT.DEF	Thu Jun 24 10:37:45 2010 +0100
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z13NewTestSuiteLv @ 1 NONAME
-




