
diff -r c36d67f77f75 -r eb1e5d7cc688 mmlibs/mmfw/tsrc/mmfunittest/bwins/TS_TRANSFERBUFFERTESTERCLIENTU.DEF
--- a/mmlibs/mmfw/tsrc/mmfunittest/bwins/TS_TRANSFERBUFFERTESTERCLIENTU.DEF	Thu Jun 24 10:37:45 2010 +0100
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,9 +0,0 @@
-EXPORTS
-	??0RTransferBufferTesterClient@@QAE@XZ @ 1 NONAME ; public: __thiscall RTransferBufferTesterClient::RTransferBufferTesterClient(void)
-	?Close@RTransferBufferTesterClient@@QAEXXZ @ 2 NONAME ; public: void __thiscall RTransferBufferTesterClient::Close(void)
-	?Connect@RTransferBufferTesterClient@@QAEHXZ @ 3 NONAME ; public: int __thiscall RTransferBufferTesterClient::Connect(void)
-	?CreateTransferBuffer@RTransferBufferTesterClient@@QAEHI@Z @ 4 NONAME ; public: int __thiscall RTransferBufferTesterClient::CreateTransferBuffer(unsigned int)
-	?GetServerThreadId@RTransferBufferTesterClient@@QAEHAAVTThreadId@@@Z @ 5 NONAME ; public: int __thiscall RTransferBufferTesterClient::GetServerThreadId(class TThreadId &)
-	?MapBufferIntoClientWindowHandle@RTransferBufferTesterClient@@QAEHH@Z @ 6 NONAME ; public: int __thiscall RTransferBufferTesterClient::MapBufferIntoClientWindowHandle(int)
-	?WriteTestData@RTransferBufferTesterClient@@QAEHAAVTPtr8@@@Z @ 7 NONAME ; public: int __thiscall RTransferBufferTesterClient::WriteTestData(class TPtr8 &)
-




