
diff -r bc06d8566074 -r d5f04de580b7 mmtestenv/mmtestfw/eabi/TestFrameworkClientU.DEF
--- a/mmtestenv/mmtestfw/eabi/TestFrameworkClientU.DEF	Mon Mar 15 12:46:07 2010 +0200
+++ b/mmtestenv/mmtestfw/eabi/TestFrameworkClientU.DEF	Wed Mar 31 23:56:23 2010 +0300
@@ -135,4 +135,6 @@
 	_ZN13CBusyTestUnit5StartEv @ 134 NONAME
 	_ZN13CBusyTestUnit5StartE27TTimeIntervalMicroSeconds3225TTimeIntervalMicroSeconds @ 135 NONAME
 	_ZN9RTestStep16GetHexFromConfigERK7TDesC16S2_Ri @ 136 NONAME
+	_ZNK9RTestStep8HeapSizeEv @ 137 NONAME
+	_ZNK9RTestStep9StackSizeEv @ 138 NONAME
 




