
diff -r efebd1779a59 -r c1e808730d6c omxil/omxilcomponentcommon/eabi/omxilcomponentcommon.def
--- a/omxil/omxilcomponentcommon/eabi/omxilcomponentcommon.def	Fri Apr 16 16:34:49 2010 +0300
+++ b/omxil/omxilcomponentcommon/eabi/omxilcomponentcommon.def	Mon May 03 13:56:28 2010 +0300
@@ -271,5 +271,4 @@
 	_ZThn4_N30COmxILInContextCallbackManagerD0Ev @ 270 NONAME
 	_ZThn4_N30COmxILInContextCallbackManagerD1Ev @ 271 NONAME
 	_ZThn8_N30COmxILInContextCallbackManagerD0Ev @ 272 NONAME
-	_ZThn8_N30COmxILInContextCallbackManagerD1Ev @ 273 NONAME
-
+	_ZThn8_N30COmxILInContextCallbackManagerD1Ev @ 273 NONAME
\ No newline at end of file




