
diff -r ae0addfe117e -r ae690a8c4a18 mmtestenv/mmtestfwunittest/eabi/TSU_MmTsth20U.DEF
--- a/mmtestenv/mmtestfwunittest/eabi/TSU_MmTsth20U.DEF	Fri Jul 09 12:53:09 2010 +0100
+++ b/mmtestenv/mmtestfwunittest/eabi/TSU_MmTsth20U.DEF	Fri Jul 09 13:09:11 2010 +0100
@@ -1,19 +1,21 @@
 EXPORTS
 	_Z20NewTSUMmTsthSuite20Lv @ 1 NONAME
 	_ZTI11CFileLogger @ 2 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI14CServerConsole @ 3 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI16RTestMmTsthU2001 @ 4 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI16RTestMmTsthU2002 @ 5 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI17CTSUMmTsthSuite20 @ 6 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI20CTestFrameworkServer @ 7 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI27CTestFrameworkServerSession @ 8 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI28CTestFrameworkServerShutdown @ 9 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV11CFileLogger @ 10 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV14CServerConsole @ 11 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV16RTestMmTsthU2001 @ 12 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV16RTestMmTsthU2002 @ 13 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV17CTSUMmTsthSuite20 @ 14 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV20CTestFrameworkServer @ 15 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV27CTestFrameworkServerSession @ 16 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV28CTestFrameworkServerShutdown @ 17 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTI14CConsoleReader @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CServerConsole @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI16RTestMmTsthU2001 @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI16RTestMmTsthU2002 @ 6 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI17CTSUMmTsthSuite20 @ 7 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI20CTestFrameworkServer @ 8 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI27CTestFrameworkServerSession @ 9 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI28CTestFrameworkServerShutdown @ 10 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV11CFileLogger @ 11 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CConsoleReader @ 12 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CServerConsole @ 13 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV16RTestMmTsthU2001 @ 14 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV16RTestMmTsthU2002 @ 15 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV17CTSUMmTsthSuite20 @ 16 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV20CTestFrameworkServer @ 17 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV27CTestFrameworkServerSession @ 18 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV28CTestFrameworkServerShutdown @ 19 NONAME ; #<VT>#
 




