EXPORTS
	Close__11DRpmbDevice @ 1 NONAME R3UNUSED ; DRpmbDevice::Close(void)
	Open__11DRpmbDeviceUi @ 2 NONAME R3UNUSED ; DRpmbDevice::Open(unsigned int)
	SendAccessRequest__11DRpmbDeviceR5TDes8T1 @ 3 NONAME R3UNUSED ; DRpmbDevice::SendAccessRequest(TDes8 &, TDes8 &)
	"_._11DRpmbDevice" @ 4 NONAME R3UNUSED ; DRpmbDevice::~DRpmbDevice(void)
	__11DRpmbDevice @ 5 NONAME R3UNUSED ; DRpmbDevice::DRpmbDevice(void)

