
diff -r 947f0dc9f7a8 -r ef2a444a7410 kernel/eka/eabi/ekernu.def
--- a/kernel/eka/eabi/ekernu.def	Fri Apr 16 16:24:37 2010 +0300
+++ b/kernel/eka/eabi/ekernu.def	Mon May 03 13:47:38 2010 +0300
@@ -1179,4 +1179,5 @@
 	_ZN13KernCoreStats9EnterIdleEv @ 1178 NONAME
 	_ZN13KernCoreStats9LeaveIdleEj @ 1179 NONAME
 	_ZN3Arm14SetIdleHandlerEPFvPvmES0_ @ 1180 NONAME
+	_ZN4Epoc11FreeRamZoneEj @ 1181 NONAME
 




