
diff -r 947f0dc9f7a8 -r ef2a444a7410 kernel/eka/bx86gcc/ekernsmp.def
--- a/kernel/eka/bx86gcc/ekernsmp.def	Fri Apr 16 16:24:37 2010 +0300
+++ b/kernel/eka/bx86gcc/ekernsmp.def	Mon May 03 13:47:38 2010 +0300
@@ -1098,4 +1098,5 @@
 	_ZN13KernCoreStats6RetireEii @ 1097 NONAME
 	_ZN13KernCoreStats9ConfigureEj @ 1098 NONAME
 	_ZN5NKern21SetNumberOfActiveCpusEi @ 1099 NONAME
+	_ZN4Epoc11FreeRamZoneEj @ 1100 NONAME
 




