
diff -r 947f0dc9f7a8 -r ef2a444a7410 kernel/eka/bmarm/ekernsmp.def
--- a/kernel/eka/bmarm/ekernsmp.def	Fri Apr 16 16:24:37 2010 +0300
+++ b/kernel/eka/bmarm/ekernsmp.def	Mon May 03 13:47:38 2010 +0300
@@ -1053,4 +1053,5 @@
 	Stats__13KernCoreStatsPv @ 1052 NONAME R3UNUSED ; KernCoreStats::Stats(void *)
 	SetNumberOfActiveCpus__5NKerni @ 1053 NONAME
 	SetIdleHandler__3ArmPFPvUlPVv_vPv @ 1054 NONAME R3UNUSED ; Arm::SetIdleHandler(void (*)(void *, unsigned long, void volatile *), void *)
+	FreeRamZone__4EpocUi @ 1055 NONAME R3UNUSED ; Epoc::FreeRamZone(unsigned int)
 




