
diff -r 48e57fb1237e -r ddfd5aa0d58f kernel/eka/eabi/rpmbextu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/kernel/eka/eabi/rpmbextu.def	Mon Oct 11 19:11:06 2010 +0100
@@ -0,0 +1,12 @@
+EXPORTS
+	_ZN11DRpmbDevice17SendAccessRequestER5TDes8S1_ @ 1 NONAME
+	_ZN11DRpmbDevice4OpenEj @ 2 NONAME
+	_ZN11DRpmbDevice5CloseEv @ 3 NONAME
+	_ZN11DRpmbDeviceC1Ev @ 4 NONAME
+	_ZN11DRpmbDeviceC2Ev @ 5 NONAME
+	_ZN11DRpmbDeviceD0Ev @ 6 NONAME
+	_ZN11DRpmbDeviceD1Ev @ 7 NONAME
+	_ZN11DRpmbDeviceD2Ev @ 8 NONAME
+	_ZTI11DRpmbDevice @ 9 NONAME
+	_ZTV11DRpmbDevice @ 10 NONAME
+




