
diff -r 48e57fb1237e -r ddfd5aa0d58f kernel/eka/drivers/medmmc/eabi/medmmcu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/kernel/eka/drivers/medmmc/eabi/medmmcu.def	Mon Oct 11 19:11:06 2010 +0100
@@ -0,0 +1,8 @@
+EXPORTS
+	_Z20CreatePhysicalDevicev @ 1 NONAME
+	KTRIMEnabled @ 2 NONAME DATA 4
+	_ZTI20DMmcMediaDriverFlash @ 3 NONAME
+	_ZTI28DPhysicalDeviceMediaMmcFlash @ 4 NONAME
+	_ZTV20DMmcMediaDriverFlash @ 5 NONAME
+	_ZTV28DPhysicalDeviceMediaMmcFlash @ 6 NONAME
+




