
diff -r 48e57fb1237e -r ddfd5aa0d58f kernel/eka/drivers/medmmc/bwins/medmmcu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/kernel/eka/drivers/medmmc/bwins/medmmcu.def	Mon Oct 11 19:11:06 2010 +0100
@@ -0,0 +1,4 @@
+EXPORTS
+	?CreatePhysicalDevice@@YAPAVDPhysicalDevice@@XZ @ 1 NONAME ; class DPhysicalDevice * CreatePhysicalDevice(void)
+	?KTRIMEnabled@@3IB @ 2 NONAME ; unsigned int const KTRIMEnabled
+




