
diff -r d45b74d3fb20 -r d57b86b1867a kerneltest/e32test/eabi/resourcecontroller.def
--- a/kerneltest/e32test/eabi/resourcecontroller.def	Tue Aug 31 11:40:45 2010 +0100
+++ b/kerneltest/e32test/eabi/resourcecontroller.def	Mon Sep 13 15:16:07 2010 +0100
@@ -30,4 +30,5 @@
 	_ZTV20DStaticPowerResource @ 29 NONAME
 	_ZN24DPowerResourceController14InitControllerEv @ 30 NONAME
 	_ZN24DPowerResourceController30RegisterArrayOfStaticResourcesEjRPP20DStaticPowerResourcej @ 31 NONAME
+	_ZN33DSimulatedPowerResourceController30ResourceControllerRegistrationEv @ 32 NONAME
 




