
diff -r d45b74d3fb20 -r d57b86b1867a kerneltest/e32test/bmarm/resourcecontroller.def
--- a/kerneltest/e32test/bmarm/resourcecontroller.def	Tue Aug 31 11:40:45 2010 +0100
+++ b/kerneltest/e32test/bmarm/resourcecontroller.def	Mon Sep 13 15:16:07 2010 +0100
@@ -28,4 +28,5 @@
 	AllocReserve__20PowerResourceManagerUiUcUc @ 27 NONAME R3UNUSED ; PowerResourceManager::AllocReserve(unsigned int, unsigned char, unsigned char)
 	InitController__24DPowerResourceController @ 28 NONAME R3UNUSED ; DPowerResourceController::InitController(void)
 	RegisterArrayOfStaticResources__24DPowerResourceControllerUiRPP20DStaticPowerResourceUi @ 29 NONAME R3UNUSED ; DPowerResourceController::RegisterArrayOfStaticResources(unsigned int, DStaticPowerResource **&, unsigned int)
+	ResourceControllerRegistration__33DSimulatedPowerResourceController @ 30 NONAME R3UNUSED ; DSimulatedPowerResourceController::ResourceControllerRegistration(void)
 




