
diff -r a179b74831c9 -r c1f20ce4abcf kerneltest/e32test/eabi/t_usb_transfersrvu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/kerneltest/e32test/eabi/t_usb_transfersrvu.def	Tue Aug 31 16:34:26 2010 +0300
@@ -0,0 +1,9 @@
+EXPORTS
+	_ZN12RTransferSrv17SetConfigFileNameER6TDes16 @ 1 NONAME
+	_ZN12RTransferSrv7ConnectEv @ 2 NONAME
+	_ZN12RTransferSrvC1Ev @ 3 NONAME
+	_ZN12RTransferSrvC2Ev @ 4 NONAME
+	_ZN12RTransferSrvD1Ev @ 5 NONAME
+	_ZN12RTransferSrvD2Ev @ 6 NONAME
+	_ZNK12RTransferSrv7VersionEv @ 7 NONAME
+




