
diff -r a179b74831c9 -r c1f20ce4abcf kernel/eka/bmarm/usbcscu.def
--- a/kernel/eka/bmarm/usbcscu.def	Thu Aug 19 11:14:22 2010 +0300
+++ b/kernel/eka/bmarm/usbcscu.def	Tue Aug 31 16:34:26 2010 +0300
@@ -18,4 +18,5 @@
 	Expire__15TEndpointBuffer @ 17 NONAME R3UNUSED ; TEndpointBuffer::Expire(void)
 	TakeBuffer__15TEndpointBufferRPvRUiRiR14TRequestStatusUi @ 18 NONAME ; TEndpointBuffer::TakeBuffer(void *&, unsigned int &, int &, TRequestStatus &, unsigned int)
 	Expire__15TEndpointBufferPv @ 19 NONAME R3UNUSED ; TEndpointBuffer::Expire(void *)
+	ResetAltSetting__16RDevUsbcScClient @ 20 NONAME R3UNUSED ; RDevUsbcScClient::ResetAltSetting(void)
 




