
diff -r 15b70309d843 -r a46642393c8d kerneltest/e32utils/testusbcldd/eabi/testusbcu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/kerneltest/e32utils/testusbcldd/eabi/testusbcu.def	Sun Jun 20 11:46:35 2010 +0100
@@ -0,0 +1,19 @@
+EXPORTS
+	_Z19CreateLogicalDevicev @ 1 NONAME
+	_ZTI17DTestUsbcEndpoint @ 2 NONAME
+	_ZTI18DTestUsbcLogDevice @ 3 NONAME
+	_ZTI19DLddTestUsbcChannel @ 4 NONAME
+	_ZTI19TUsbcDescriptorBase @ 5 NONAME
+	_ZTI21TUsbcLangIdDescriptor @ 6 NONAME
+	_ZTI21TUsbcStringDescriptor @ 7 NONAME
+	_ZTI25TUsbcStringDescriptorBase @ 8 NONAME
+	_ZTI28TUsbcClassSpecificDescriptor @ 9 NONAME
+	_ZTV17DTestUsbcEndpoint @ 10 NONAME
+	_ZTV18DTestUsbcLogDevice @ 11 NONAME
+	_ZTV19DLddTestUsbcChannel @ 12 NONAME
+	_ZTV19TUsbcDescriptorBase @ 13 NONAME
+	_ZTV21TUsbcLangIdDescriptor @ 14 NONAME
+	_ZTV21TUsbcStringDescriptor @ 15 NONAME
+	_ZTV25TUsbcStringDescriptorBase @ 16 NONAME
+	_ZTV28TUsbcClassSpecificDescriptor @ 17 NONAME
+




