
diff -r c1f20ce4abcf -r 3e88ff8f41d5 kernel/eka/eabi/sm_debugu.def
--- a/kernel/eka/eabi/sm_debugu.def	Tue Aug 31 16:34:26 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,7 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN5Debug13StopModeDebug7GetListEPKNS_9TListItemEi @ 1 NONAME
-	_ZN5Debug13StopModeDebug7TestAPIEPKNS_9TListItemE @ 2 NONAME
-	_ZN5Debug13StopModeDebug9ExitPointEi @ 3 NONAME
-	_ZTI14DBufferManager @ 4 NONAME
-	_ZTV14DBufferManager @ 5 NONAME
-




