
diff -r 957c583b417b -r 2bfb1feef9de kernel/eka/bwins/ekernu.def
--- a/kernel/eka/bwins/ekernu.def	Mon Oct 04 12:03:52 2010 +0100
+++ b/kernel/eka/bwins/ekernu.def	Mon Oct 04 12:15:59 2010 +0100
@@ -938,4 +938,5 @@
 	?SetKeyOffset@RArrayBase@@IAEXH@Z @ 937  NONAME ; void RArrayBase::SetKeyOffset(int)
 	?CpuRetires@Cache@@SAXXZ @ 938 NONAME ; public: static void __cdecl Cache::CpuRetires(void)
 	?KernelRetires@Cache@@SAXXZ @ 939 NONAME ; public: static void __cdecl Cache::KernelRetires(void)
+	?Register@DPowerController@@QAEXI@Z @ 940 NONAME ; public: void __thiscall DPowerController::Register(unsigned int)
 




