
diff -r 0008ccd16016 -r 13fbfa31d2ba kerneltest/e32test/eabi/resourcecontroller.def
--- a/kerneltest/e32test/eabi/resourcecontroller.def	Fri Sep 17 08:37:04 2010 +0300
+++ b/kerneltest/e32test/eabi/resourcecontroller.def	Mon Oct 04 02:35:35 2010 +0300
@@ -30,4 +30,5 @@
 	_ZTV20DStaticPowerResource @ 29 NONAME
 	_ZN24DPowerResourceController14InitControllerEv @ 30 NONAME
 	_ZN24DPowerResourceController30RegisterArrayOfStaticResourcesEjRPP20DStaticPowerResourcej @ 31 NONAME
+	_ZN33DSimulatedPowerResourceController30ResourceControllerRegistrationEv @ 32 NONAME
 




