
diff -r 0ff03867bdb6 -r 088cabae939a kerneltest/e32test/eabi/d_second_excp2u.def
--- a/kerneltest/e32test/eabi/d_second_excp2u.def	Wed Jul 21 14:46:58 2010 +0100
+++ b/kerneltest/e32test/eabi/d_second_excp2u.def	Fri Jul 23 15:44:03 2010 +0100
@@ -7,5 +7,5 @@
 	_ZN14UncaughtTesterC2ERi @ 6 NONAME
 	_ZN14UncaughtTesterD1Ev @ 7 NONAME
 	_ZN14UncaughtTesterD2Ev @ 8 NONAME
-	_ZTT17MyFourthException @ 9 NONAME
+	_ZTT17MyFourthException @ 9 ABSENT
 




