
diff -r 57b9594f5772 -r 0008ccd16016 kernel/eka/compsupp/eabi/drtaeabiu.def
--- a/kernel/eka/compsupp/eabi/drtaeabiu.def	Thu Sep 02 21:54:16 2010 +0300
+++ b/kernel/eka/compsupp/eabi/drtaeabiu.def	Fri Sep 17 08:37:04 2010 +0300
@@ -224,4 +224,6 @@
 	__aeabi_uidiv @ 223 NONAME
 	__ARM_get_typeid @ 224 NONAME
 	__cxa_get_exception_ptr @ 225 NONAME
+	_ZN23TCppRTExceptionsGlobals22Init2ndEmergencyBufferEv @ 226 NONAME
+	_ZN23TCppRTExceptionsGlobals22Kill2ndEmergencyBufferEv @ 227 NONAME
 




