
diff -r 000000000000 -r 469c91dae73b imagingext_pub/exif_api/tsrc/EABI/ExifLibTestU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/imagingext_pub/exif_api/tsrc/EABI/ExifLibTestU.DEF	Thu Dec 17 09:22:31 2009 +0200
@@ -0,0 +1,24 @@
+EXPORTS
+	_Z9LibEntryLv @ 1 NONAME
+	_Z15SetRequirementsRP16CTestModuleParamRm @ 2 NONAME
+	_ZTI10CTestSuite @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI11CTestCallerI12CExifIopTestE @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI11CTestCallerI12CExifTagTestE @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI11CTestCallerI13CExifReadTestE @ 6 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI11CTestCallerI15CExifCreateTestE @ 7 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI11CTestCallerI15CExifModifyTestE @ 8 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI11CTestCallerI16CExifModifyTest2E @ 9 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CAssertFailure @ 10 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CExifLibTestInc @ 11 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI9CTestCase @ 12 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV10CTestSuite @ 13 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV11CTestCallerI12CExifIopTestE @ 14 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV11CTestCallerI12CExifTagTestE @ 15 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV11CTestCallerI13CExifReadTestE @ 16 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV11CTestCallerI15CExifCreateTestE @ 17 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV11CTestCallerI15CExifModifyTestE @ 18 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV11CTestCallerI16CExifModifyTest2E @ 19 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CAssertFailure @ 20 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CExifLibTestInc @ 21 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV9CTestCase @ 22 NONAME ; #<VT>#
+




