EXPORTS
	?KFbServSharedHeapMaxSize@@3HB @ 1 NONAME ; int const KFbServSharedHeapMaxSize
	?KFbServWritableDataPagingMode@@3HB @ 2 NONAME ; int const KFbServWritableDataPagingMode
	?KFbServGlyphAtlasCacheLimit@@3HB @ 3 NONAME ; int const KFbServGlyphAtlasCacheLimit

