
diff -r 7f25ef56562d -r 29ddb8a72f0e graphicstest/graphicstestharness/eabi/TGraphicsHarnessu.def
--- a/graphicstest/graphicstestharness/eabi/TGraphicsHarnessu.def	Wed Jun 23 19:41:15 2010 +0300
+++ b/graphicstest/graphicstestharness/eabi/TGraphicsHarnessu.def	Tue Jul 06 15:45:57 2010 +0300
@@ -44,4 +44,8 @@
 	_ZTV21CTHashReferenceImages @ 43 NONAME
 	_ZThn4_N14CTGraphicsBase15RunTestCaseLeftEi @ 44 NONAME
 	_ZN17CTTMSGraphicsStep20MQCTestWithErrorCodeEiiPKhi @ 45 NONAME
+	_ZTI14TApaTaskFacade @ 46 NONAME
+	_ZTI18TApaTaskListFacade @ 47 NONAME
+	_ZTV14TApaTaskFacade @ 48 NONAME
+	_ZTV18TApaTaskListFacade @ 49 NONAME
 




