
diff -r 849a0b46c767 -r dc41da2f70a4 libraries/iosrv/eabi/iocliu.def
--- a/libraries/iosrv/eabi/iocliu.def	Sun Oct 17 18:43:12 2010 +0100
+++ b/libraries/iosrv/eabi/iocliu.def	Thu Oct 21 22:32:59 2010 +0100
@@ -629,4 +629,6 @@
 	_ZNK7IoUtils16CCommandInfoFile9SmokeTestEv @ 628 NONAME
 	_ZNK7IoUtils16CCommandInfoFile11CifFileNameEv @ 629 NONAME
 	_ZNK7IoUtils16CCommandInfoFile30GetSmokeTestStartingLineNumberEv @ 630 NONAME
+	_ZN7IoUtils13RChildProcessC1Ev @ 631 NONAME
+	_ZN7IoUtils13RChildProcessC2Ev @ 632 NONAME
 




