
diff -r 849a0b46c767 -r dc41da2f70a4 libraries/iosrv/bwins/iocliu.def
--- a/libraries/iosrv/bwins/iocliu.def	Sun Oct 17 18:43:12 2010 +0100
+++ b/libraries/iosrv/bwins/iocliu.def	Thu Oct 21 22:32:59 2010 +0100
@@ -553,4 +553,5 @@
 	?SmokeTest@CCommandInfoFile@IoUtils@@QBEABVTDesC16@@XZ @ 552 NONAME ; class TDesC16 const & IoUtils::CCommandInfoFile::SmokeTest(void) const
 	?CifFileName@CCommandInfoFile@IoUtils@@QBEABVTDesC16@@XZ @ 553 NONAME ; class TDesC16 const & IoUtils::CCommandInfoFile::CifFileName(void) const
 	?GetSmokeTestStartingLineNumber@CCommandInfoFile@IoUtils@@QBEHXZ @ 554 NONAME ; int IoUtils::CCommandInfoFile::GetSmokeTestStartingLineNumber(void) const
+	??0RChildProcess@IoUtils@@QAE@XZ @ 555 NONAME ; IoUtils::RChildProcess::RChildProcess(void)
 




