EXPORTS
	_ZN19SsmCustomCmdFactory23CmdSimSecurityCheckNewLEv @ 1 NONAME
	_ZN19SsmCustomCmdFactory22CmdCoopSysSelfTestNewLEv @ 2 NONAME
	_ZN19SsmCustomCmdFactory32CmdCcoopSysPerformRfsActionsNewLEv @ 3 NONAME
	_ZN19SsmCustomCmdFactory33CmdActivateRfForEmergencyCallNewLEv @ 4 NONAME
	_ZN19SsmCustomCmdFactory35CmdCoopSysPerformRestartActionsNewLEv @ 5 NONAME
	_ZN19SsmCustomCmdFactory35CmdDeactivateRfForEmergencyCallNewLEv @ 6 NONAME
	_ZN19SsmCustomCmdFactory37CmdCcoopSysPerformShutdownActionsNewLEv @ 7 NONAME
	_ZN19SsmCustomCmdFactory25CmdCoopSysStateChangeNewLEv @ 8 NONAME
	_ZN19SsmCustomCmdFactory25CmdPublishStartupModeNewLEv @ 9 NONAME
	_ZN19SsmCustomCmdFactory32CmdPublishSimOwnedAndChangedNewLEv @ 10 NONAME
	_ZN19SsmCustomCmdFactory26CmdDeviceSecurityCheckNewLEv @ 11 NONAME
	_ZN19SsmCustomCmdFactory18CmdValidateRTCNewLEv @ 12 NONAME 
	_ZN19SsmCustomCmdFactory21CmdCheckUserDriveNewLEv @ 13 NONAME
	_ZN19SsmCustomCmdFactory19CmdInitRamDriveNewLEv @ 14 NONAME
	_ZN19SsmCustomCmdFactory22CmdDeleteTempFilesNewLEv @ 15 NONAME
	_ZN19SsmCustomCmdFactory25CmdClearStartupReasonNewLEv @ 16 NONAME

