
diff -r f7565e9c9ce8 -r c87e5f80c17d accessoryservices/pluggeddisplay/edidparser/bwins/edidparseru.def
--- a/accessoryservices/pluggeddisplay/edidparser/bwins/edidparseru.def	Fri Jun 11 14:56:08 2010 +0300
+++ b/accessoryservices/pluggeddisplay/edidparser/bwins/edidparseru.def	Thu Jul 01 11:20:10 2010 +0300
@@ -55,4 +55,6 @@
 	?GetInterlacedVideoLatency@CCea861EdidParser@@QAEEXZ @ 54 NONAME ; unsigned char CCea861EdidParser::GetInterlacedVideoLatency(void)
 	?GetStandardTimings@CEdidParserBase@@QAEEH@Z @ 55 NONAME ; unsigned char CEdidParserBase::GetStandardTimings(int)
 	?HasIEEERegistration@CCea861EdidParser@@QAEHXZ @ 56 NONAME ; int CCea861EdidParser::HasIEEERegistration(void)
+	?UpdateCea861ExtensionL@CEdidParserBase@@QAEXHPAVCCea861EdidParser@@@Z @ 57 NONAME ; void CEdidParserBase::UpdateCea861ExtensionL(int, class CCea861EdidParser *)
+	?UpdateRawDataL@CEdidParserBase@@QAEXABVTDesC8@@@Z @ 58 NONAME ; void CEdidParserBase::UpdateRawDataL(class TDesC8 const &)
 




