
diff -r f6e26743c062 -r c6f96f45774a commsfwsupport/commselements/MsgParser/eabi/NETMSGU.DEF
--- a/commsfwsupport/commselements/MsgParser/eabi/NETMSGU.DEF	Fri Jun 18 16:47:05 2010 +0100
+++ b/commsfwsupport/commselements/MsgParser/eabi/NETMSGU.DEF	Mon Jun 21 22:40:59 2010 +0100
@@ -28,10 +28,10 @@
 	_ZN9CListNodeD1Ev @ 27 NONAME ; CListNode::~CListNode [in-charge](void)
 	_ZTI9CListItem @ 28 NONAME ; typeinfo for CListItem
 	_ZTV9CListItem @ 29 NONAME ; vtable for CListItem
-	_ZTI5CItemI15TValueBigEndianE @ 30 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI5CItemI9TConstantE @ 31 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI5CItemI15TValueBigEndianE @ 30 NONAME ABSENT ; #<TI>#
+	_ZTI5CItemI9TConstantE @ 31 NONAME ABSENT ; #<TI>#
 	_ZTI9CListNode @ 32 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV5CItemI15TValueBigEndianE @ 33 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV5CItemI9TConstantE @ 34 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV5CItemI15TValueBigEndianE @ 33 NONAME ABSENT ; #<VT>#
+	_ZTV5CItemI9TConstantE @ 34 NONAME ABSENT ; #<VT>#
 	_ZTV9CListNode @ 35 NONAME ; #<VT>#
 




