
diff -r 22de2e391156 -r 20ac952a623c remotecontrol/avrcp/batterystatusapi/eabi/remconbatterystatusapiu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/remotecontrol/avrcp/batterystatusapi/eabi/remconbatterystatusapiu.def	Wed Oct 13 16:20:29 2010 +0300
@@ -0,0 +1,5 @@
+EXPORTS
+	_ZN23CRemConBatteryApiTarget4NewLER24CRemConInterfaceSelectorR28MRemConBatteryTargetObserver @1 NONAME
+	_ZN23CRemConBatteryApiTargetD0Ev @2 NONAME
+	_ZN23CRemConBatteryApiTargetD1Ev @3 NONAME
+	_ZN23CRemConBatteryApiTargetD2Ev @4 NONAME




