
diff -r 22de2e391156 -r 20ac952a623c remotecontrol/avrcp/batterystatusapi/bwins/remconbatterystatusapiu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/remotecontrol/avrcp/batterystatusapi/bwins/remconbatterystatusapiu.def	Wed Oct 13 16:20:29 2010 +0300
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	??1CRemConBatteryApiTarget@@UAE@XZ @1
+	?NewL@CRemConBatteryApiTarget@@SAPAV1@AAVCRemConInterfaceSelector@@AAVMRemConBatteryTargetObserver@@@Z @2




