
diff -r 30342f40acbf -r e1bea15f9a39 webengine/osswebengine/WebKit/s60/group/eabi/browserengineu.def
--- a/webengine/osswebengine/WebKit/s60/group/eabi/browserengineu.def	Thu Jul 15 19:53:20 2010 +0300
+++ b/webengine/osswebengine/WebKit/s60/group/eabi/browserengineu.def	Thu Aug 19 10:58:56 2010 +0300
@@ -51,11 +51,4 @@
 	_ZTI14HistoryHandler @ 50 NONAME ; #<TI>#
 	_ZTV14HistoryHandler @ 51 NONAME ; #<VT>#
 	_ZN6CBrCtl13TakeSnapshotLER10CFbsBitmap @ 52 NONAME
-
-
-
-
-
-
-
-
+	_ZN6CBrCtl21IsSynchRequestPendingEv @ 53 NONAME
\ No newline at end of file




