
diff -r 79859ed3eea9 -r 919f36ff910f webengine/osswebengine/MemoryManager/BWINS/MEMMANU.DEF
--- a/webengine/osswebengine/MemoryManager/BWINS/MEMMANU.DEF	Tue Aug 31 16:17:46 2010 +0300
+++ b/webengine/osswebengine/MemoryManager/BWINS/MEMMANU.DEF	Wed Sep 01 12:28:30 2010 +0100
@@ -26,4 +26,9 @@
 	?SetStatus@MemoryManager@@SAXW4TOOMCheckResult@@@Z @ 25 NONAME ; void MemoryManager::SetStatus(enum TOOMCheckResult)
 	?Status@MemoryManager@@SAIXZ @ 26 NONAME ; unsigned int MemoryManager::Status(void)
 	?SwitchToFastAllocator@MemoryManager@@SAPAVRAllocator@@XZ @ 27 NONAME ; class RAllocator * MemoryManager::SwitchToFastAllocator(void)
+	?CreateFastAllocator@MemoryManager@@SAXXZ @ 28 NONAME ; void MemoryManager::CreateFastAllocator(void)
+	?InitFastAllocator@MemoryManager@@SAXXZ @ 29 NONAME ; void MemoryManager::InitFastAllocator(void)
+	?InitOOMDialog@MemoryManager@@SAXXZ @ 30 NONAME ; void MemoryManager::InitOOMDialog(void)
+	?ResetOOMDialogDisplayed@MemoryManager@@SAXXZ @ 31 NONAME ; void MemoryManager::ResetOOMDialogDisplayed(void)
+	?DumpMemoryLogs@MemoryManager@@SAXXZ @ 32 NONAME ; void MemoryManager::DumpMemoryLogs(void)
 




