
diff -r d39add9822e2 -r 5bfc169077b2 webengine/osswebengine/MemoryManager/EABI/MemManU.DEF
--- a/webengine/osswebengine/MemoryManager/EABI/MemManU.DEF	Tue Feb 02 00:56:45 2010 +0200
+++ b/webengine/osswebengine/MemoryManager/EABI/MemManU.DEF	Fri Mar 19 09:52:28 2010 +0200
@@ -38,8 +38,4 @@
 	_ZTV14RFastAllocator @ 37 NONAME ; #<VT>#
 	_ZTV15CFastMemoryPool @ 38 NONAME ; #<VT>#
 	_ZTV18CDefaultMemoryPool @ 39 NONAME ; #<VT>#
-	_ZN13MemoryManager17InitFastAllocatorEv @ 40 NONAME
-	_ZN13MemoryManager19CreateFastAllocatorEv @ 41 NONAME
-	_ZN13MemoryManager13InitOOMDialogEv @ 42 NONAME
-	_ZN13MemoryManager23ResetOOMDialogDisplayedEv @ 43 NONAME
 




